Overlay goodness, before and after running NetProber at depth 2, for different overlay networks.

Overlay goodness with respect to different introspection depths, before running NetProber.

lnet size=250

Cumulative # of connections had to be changed for NetProber to stabilize for different depths.

lnet size=250

Distribution of the mismatching factor after running NetProber at different depths. TTL=8, lnet size=250

Distribution of the mismatching factor after running NetProber at different depths. TTL=8, lnet size=500

Average MF vs. overlay network size after running NetProber at different depths. TTL=8

Distribution of # of msgs. per reached node, at broadcast (TTL=8), after running NetProber at different depths. lnet size=250

Distribution of # of msgs. per reached node, at broadcast (TTL=8), after running NetProber at different depths. lnet size=500

Average # of msgs. per reached node vs. overlay network size after running NetProber at different depths. TTL=8

Overlay goodness with respect to different introspection depths. lnet size=500

# of nodes with a certain connectivity degree for the physical network employed.